-- 与 init.sql 中 sys_config 结构对齐：旧库缺 uuid 时执行

SET NAMES utf8mb4;

ALTER TABLE `sys_config`
  ADD COLUMN `uuid` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '编号' AFTER `id`;
