-- 8.3 接口未使用字段接入：主单 stationId；明细 planNo、palletId、targetWareHouseId、sourceWareHouseId
-- 单据内码用 po_code 存储（接口 orderInternalCode），不单独建 order_internal_code 字段
-- 若之前已执行过添加 order_internal_code，可先执行：ALTER TABLE man_asn_order DROP COLUMN order_internal_code;
-- 执行前请确认表 man_asn_order、man_asn_order_item 已存在

-- 主单 man_asn_order
ALTER TABLE `man_asn_order`
  ADD COLUMN `station_id` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '入/出库接驳站点';

-- 明细 man_asn_order_item
ALTER TABLE `man_asn_order_item`
  ADD COLUMN `plan_no` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '计划跟踪号' AFTER `batch`,
  ADD COLUMN `pallet_id` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '托盘码' AFTER `plan_no`,
  ADD COLUMN `target_ware_house_id` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '建议入库仓库' AFTER `pallet_id`,
  ADD COLUMN `source_ware_house_id` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '建议出库仓库' AFTER `target_ware_house_id`;
