INSERT INTO `sys_config` (`uuid`, `name`, `flag`, `type`, `val`, `content`, `status`, `deleted`, `tenant_id`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `memo`)
VALUES
(UPPER(UUID()), '云仓上报类型-入出库结果', 'CLOUD_WMS_REPORT_TYPE_IN_OUT_RESULT', 3, 'IN_OUT_RESULT', '入出库结果上报类型标识', 1, 0, 1, NULL, NOW(), NULL, NOW(), '与 man_cloud_wms_notify_log.report_type 对应'),
(UPPER(UUID()), '云仓上报类型-库存调整', 'CLOUD_WMS_REPORT_TYPE_INVENTORY_ADJUST', 3, 'INVENTORY_ADJUST', '库存调整上报类型标识', 1, 0, 1, NULL, NOW(), NULL, NOW(), '与 man_cloud_wms_notify_log.report_type 对应'),
(UPPER(UUID()), '云仓通知状态-待通知', 'CLOUD_WMS_NOTIFY_STATUS_PENDING', 2, '0', '待通知', 1, 0, 1, NULL, NOW(), NULL, NOW(), '与 man_cloud_wms_notify_log.notify_status 对应'),
(UPPER(UUID()), '云仓通知状态-已成功', 'CLOUD_WMS_NOTIFY_STATUS_SUCCESS', 2, '1', '已成功', 1, 0, 1, NULL, NOW(), NULL, NOW(), '与 man_cloud_wms_notify_log.notify_status 对应'),
(UPPER(UUID()), '云仓通知状态-失败', 'CLOUD_WMS_NOTIFY_STATUS_FAIL', 2, '2', '失败（含超过重试次数）', 1, 0, 1, NULL, NOW(), NULL, NOW(), '与 man_cloud_wms_notify_log.notify_status 对应');
